<ul><li>Lacoste L732S/004</li><li>Monture Noire</li><li>Verres Verts</li><li>UV Protection 100% UVA &amp; UVB</li><li>Taille 56-15-140</li><li>Largeur des verres 56mm</li><li>Pont nasal 15mm</li><li>Longueur des branches 140mm</li><li>Poids des lunettes 140g</li><li>Etui à lunette Lacoste</li></ul><p><br></p>